% de naeste seks makroer anvendes internt
% de kan uden problemer fjernes i hele filen
\let\START\relax
\let\STOP\relax
\let\SPECEXTSTART\relax
\let\SPECEXTSTOP\relax
\let\DCBEGIN\relax
\let\DCEND\relax
 \DCBEGIN
\documentclass[a4paper]{article}
 \DCEND

 \usepackage [latin1]{inputenc}
 \usepackage [T1]{fontenc}
 \usepackage [danish]{babel}
 \usepackage {felineekssupp}
 \usepackage {kpfonts}
 \usepackage [scaled=0.8]{beramono}
 \usepackage [scaled=0.85]{berasans}

% al anvendelse af geometry i eksemplerne boer man slette,
% dette anvendes mht. at stoerrelsen skal passe til brug i bogen
\usepackage{geometry}
\geometry{textwidth=197.525pt}
% vil ikke have sidetal med, fjern selv
\pagestyle{empty}
% forfatteren snyder maaske, fjern kode fra HER -->
\parindent =0pt\geometry {textwidth=0.8\textwidth }
% <-- til HER.
 \START
\usepackage{showkeys}
 \STOP

\begin{document}
i formel (\ref{a}) ses at \dots
\begin{equation}
\label{a}
a^2+b^2=1
\end{equation}
\end{document}
